IF 1- 1 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0851+202.UVSUB.1

PLot file version 1 created 12-MAR-2003 11:23:27

3 2 1 0 -1 -2

CM-EB-WB

6 4 2 0 -2

CM-EB-ON

Degrees

4 2 0 -2

EB-WB-ON

4 2 0 -2

CM-EB-MC

TIME (HOURS)

03 30 32 34 36 38 40

2 1 0 -1

EB-WB-MC

IF 1- 1 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0851+202.UVSUB.1

PLot file version 2 created 12-MAR-2003 11:23:27

20 10 0 -10 -20

CM-EB-SH

5 0 -5

EB-WB-SH

Degrees

10 0 -10 -20 -30

ON-MC-SH

8 6 4 2 0 -2

CM-EB-HH

TIME (HOURS)

03 30 32 34 36 38 40

3 2 1 0 -1

EB-WB-HH

IF 1- 1 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0851+202.UVSUB.1

PLot file version 3 created 12-MAR-2003 11:23:27

0 -5 -10 -15 -20

ON-MC-HH

IF 2- 2 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0851+202.UVSUB.1

PLot file version 4 created 12-MAR-2003 11:23:27

2 0 -2

CM-EB-WB

15 10 5 0 -5 -10

CM-EB-ON

Degrees

3 2 1 0 -1 -2

EB-WB-ON

6 4 2 0 -2 -4

CM-EB-MC

TIME (HOURS)

03 30 32 34 36 38 40

2 1 0 -1

EB-WB-MC

IF 2- 2 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0851+202.UVSUB.1

PLot file version 5 created 12-MAR-2003 11:23:27 30 20 10 0 -10

CM-EB-SH

10 8 6 4 2 0

EB-WB-SH

Degrees

0 -10 -20 -30

ON-MC-SH

5 0 -5

CM-EB-HH

TIME (HOURS)

03 30 32 34 36 38 40

4 3 2 1 0 -1

EB-WB-HH

IF 2- 2 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0851+202.UVSUB.1

PLot file version 6 created 12-MAR-2003 11:23:27 5 0 -5 -10 -15

ON-MC-HH

IF 1- 1 CH 1- 1 STK RR CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0851+202.UVSUB.1

PLot file version 7 created 12-MAR-2003 11:23:28 3 2 1 0 -1 -2

CM-EB-WB

4 2 0 -2

CM-EB-ON

Degrees

3 2 1 0 -1 -2

EB-WB-ON

3 2 1 0 -1 -2

CM-EB-MC

TIME (HOURS)

03 30 32 34 36 38 40

1 0 -1 -2

EB-WB-MC

IF 1- 1 CH 1- 1 STK RR CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0851+202.UVSUB.1

PLot file version 8 created 12-MAR-2003 11:23:28

6 4 2 0 -2 -4

CM-EB-HH

3 2 1 0 -1 -2

EB-WB-HH

Degrees

5 0 -5 -10 -15

ON-MC-HH

IF 2- 2 CH 1- 1 STK RR CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0851+202.UVSUB.1

PLot file version 9 created 12-MAR-2003 11:23:28

3 2 1 0 -1 -2

CM-EB-WB

3 2 1 0 -1 -2

CM-EB-ON

Degrees

2 1 0 -1 -2

EB-WB-ON

2 0 -2

CM-EB-MC

TIME (HOURS)

03 30 32 34 36 38 40

1 0 -1 -2

EB-WB-MC

IF 2- 2 CH 1- 1 STK RR CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0851+202.UVSUB.1

PLot file version 10 created 12-MAR-2003 11:23:28 6 4 2 0

CM-EB-HH

2 0 -2

EB-WB-HH

Degrees

5 0 -5 -10 -15

ON-MC-HH