IF 1- 1 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for OQ208.UVSUB.1

PLot file version 1 created 29-JAN-2004 15:43:09

5 4 3 2 1 0

EB-MC-WB

100 0 -100

EB-MC-ON

Degrees

10 5 0 -5

EB-MC-JB

10 5 0 -5

EB-WB-ON

TIME (HOURS)

20 21 22 23 1/00 1/01 1/02 1/03

1 0 -1 -2

EB-WB-JB

IF 1- 1 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for OQ208.UVSUB.1

PLot file version 2 created 29-JAN-2004 15:43:09

150 100 50 0 -50

EB-ON-JB

10 5 0 -5

MC-WB-ON

Degrees

10 5 0 -5

MC-WB-JB

150 100 50 0 -50

MC-ON-JB

TIME (HOURS)

20 21 22 23 1/00 1/01 1/02 1/03

15 10 5 0

WB-ON-JB

IF 1- 1 CH 1- 1 STK RR CC ver 0

Closure Phase vs Time for OQ208.UVSUB.1

PLot file version 3 created 29-JAN-2004 15:43:10 15 10 5 0

EB-MC-WB

150 100 50 0 -50

EB-MC-ON

Degrees

5 0 -5 -10

EB-MC-JB

0 -2 -4 -6

EB-WB-ON

TIME (HOURS)

20 21 22 23 1/00 1/01 1/02 1/03

0

-5

-10

EB-WB-JB

IF 1- 1 CH 1- 1 STK RR CC ver 0

Closure Phase vs Time for OQ208.UVSUB.1

PLot file version 4 created 29-JAN-2004 15:43:10

100 50 0 -50 -100 -150

EB-ON-JB

10 5 0 -5

MC-WB-ON

Degrees

10 5 0

MC-WB-JB

0 -50 -100 -150

MC-ON-JB

TIME (HOURS)

20 21 22 23 1/00 1/01 1/02 1/03

10

5

0

WB-ON-JB