IF 1- 2 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for 3C395.UVSUB.1

PLot file version 1 created 12-FEB-2004 11:13:29

60 40 20 0 -20

EF-JB-CM

50 0 -50 -100

EF-JB-ON

Degrees

100

50

0

EF-JB-TR

20 0 -20 -40

EF-CM-ON

TIME (HOURS)

06 58 59 07 00 01 02 03

30 20 10 0 -10

EF-CM-TR

IF 1- 2 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for 3C395.UVSUB.1

PLot file version 2 created 12-FEB-2004 11:13:29 10 5 0

EF-CM-AR

50 0 -50 -100

EF-ON-TR

Degrees

35 30 25 20 15 10

EF-ON-AR

0 -5 -10

EF-TR-AR

TIME (HOURS)

06 58 59 07 00 01 02 03

100 50 0 -50

JB-CM-ON

IF 1- 2 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for 3C395.UVSUB.1

PLot file version 3 created 12-FEB-2004 11:13:29

40 20 0 -20 -40 -60

JB-CM-TR

100 50 0 -50 -100

JB-ON-TR

Degrees

50 0 -50

CM-ON-TR

40 20 0 -20 -40

CM-ON-AR

TIME (HOURS)

06 58 59 07 00 01 02 03

20 10 0 -10 -20

CM-TR-AR

IF 1- 2 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for 3C395.UVSUB.1

PLot file version 4 created 12-FEB-2004 11:13:29

Degrees

TIME (HOURS)

06 58 59 07 00 01 02 03

50 0 -50 -100

ON-TR-AR

IF 1- 2 CH 1- 1 STK RR CC ver 0

Closure Phase vs Time for 3C395.UVSUB.1

PLot file version 5 created 12-FEB-2004 11:13:29

20 0

-20

EF-JB-CM

50 0 -50

EF-JB-ON

Degrees

80 60 40 20 0 -20

EF-JB-TR

35 30 25 20 15 10

EF-JB-AR

TIME (HOURS)

06 58 59 07 00 01 02 03

40 20 0 -20 -40

EF-CM-ON

IF 1- 2 CH 1- 1 STK RR CC ver 0

Closure Phase vs Time for 3C395.UVSUB.1

PLot file version 6 created 12-FEB-2004 11:13:29

40 30 20 10 0 -10

EF-CM-TR

5 0 -5 -10

EF-CM-AR

Degrees

100 50 0

EF-ON-TR

20 10 0

EF-ON-AR

TIME (HOURS)

06 58 59 07 00 01 02 03

10 5 0 -5 -10

EF-TR-AR

IF 1- 2 CH 1- 1 STK RR CC ver 0

Closure Phase vs Time for 3C395.UVSUB.1

PLot file version 7 created 12-FEB-2004 11:13:29

50 0 -50

JB-CM-ON

50 0 -50

JB-CM-TR

Degrees

0 -20 -40

JB-CM-AR

50 0 -50

JB-ON-TR

TIME (HOURS)

06 58 59 07 00 01 02 03

50 0 -50

JB-ON-AR

IF 1- 2 CH 1- 1 STK RR CC ver 0

Closure Phase vs Time for 3C395.UVSUB.1

PLot file version 8 created 12-FEB-2004 11:13:29

40 20 0 -20

JB-TR-AR

100 50 0 -50

CM-ON-TR

Degrees

20 0 -20

CM-ON-AR

40 20 0

CM-TR-AR

TIME (HOURS)

06 58 59 07 00 01 02 03

50 0 -50

ON-TR-AR