Tsys vs UTC time for ed018c.MSORT.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 2

Plot file version 1 created 12-FEB-2004 11:12:06

1 EF IF 1R

0.037 0.036 0.035 0.034 0.033 1 EF IF 1L

0.035 0.034 0.033 0.032 0.031 1 EF IF 2R

0.036

0.034

0.032 1 EF IF 2L

0.035 0.034 0.033 0.032 0.031 2 JB IF 1R 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2 JB IF 1L

Kilo Kelvin

2.4 2.3 2.2 2 JB IF 2R 2.2 2.0 1.8 2 JB IF 2L 2.4 2.2 2.0 1.8 3 CM IF 1R 0.001

3 CM IF 1L

TIME (HOURS)

07 00 10 20 30 40 50 08 00

0.001

Tsys vs UTC time for ed018c.MSORT.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 2

Plot file version 2 created 12-FEB-2004 11:12:06

3 CM IF 2R 0.001

3 CM IF 2L 0.001

4 MC IF 1R

0.116 0.114 0.112 0.110 0.108 0.106 4 MC IF 1L

0.122 0.120 0.118 0.116 0.114 0.112 4 MC IF 2R

0.118 0.116 0.114 0.112 0.110

4 MC IF 2L

Kilo Kelvin

0.122 0.120 0.118 0.116 0.114 5 ON IF 1R

0.100 0.098 0.096

5 ON IF 1L

0.122

0.120

0.118

5 ON IF 2R

0.102 0.100 0.098 0.096

5 ON IF 2L

TIME (HOURS)

07 00 10 20 30 40 50 08 00

0.124 0.122 0.120 0.118

Tsys vs UTC time for ed018c.MSORT.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 2

Plot file version 3 created 12-FEB-2004 11:12:06

6 TR IF 1R

0.17

0.16

0.15

6 TR IF 1L

0.25 0.24 0.23 0.22

6 TR IF 2R

0.19 0.18 0.17 0.16

6 TR IF 2L

0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.22 7 AR IF 1R 0.001

7 AR IF 1L

Kilo Kelvin

0.001

7 AR IF 2R 0.001

7 AR IF 2L

TIME (HOURS)

07 00 10 20 30 40 50 08 00

0.001