IF 1- 1 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for 3C345.UVSUB.1

PLot file version 1 created 12-AUG-2003 11:56:48 60 40 20 0 -20

MC-CM-ON

IF 1- 1 CH 1- 1 STK RR CC ver 0

Closure Phase vs Time for 3C345.UVSUB.1

PLot file version 2 created 12-AUG-2003 11:56:48

100 0 -100

MC-CM-MH