Plot file version 1 created 21-JUN-2005 11:24:31 Amplitude vs UV dist for J1120+5404.MULTI.1 Source:J1120+5404 Ants * - * Stokes I IF# 1 - 4 Chan# 1

Freq = 1.6380 GHz, Bw = 8.000 MHz

MilliJanskys

Mega Wavlngth

2 3 4 5 6 7 8

300

250

200

150

100

50

0