IF 1- 1 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0133+476.UVSUB.1

PLot file version 1 created 01-FEB-2003 17:32:39

2 1 0 -1 -2 -3

EF-WB-MC

2 1 0 -1 -2 -3

EF-WB-ON

IF 2- 2 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0133+476.UVSUB.1

PLot file version 2 created 01-FEB-2003 17:32:39

2 0 -2 -4

EF-WB-MC

2 0 -2

EF-WB-ON

IF 3- 3 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0133+476.UVSUB.1

PLot file version 3 created 01-FEB-2003 17:32:39

2 0 -2 -4

EF-WB-MC

2 0 -2

EF-WB-ON

IF 4- 4 CH 1- 1 STK LL CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0133+476.UVSUB.1

PLot file version 4 created 01-FEB-2003 17:32:40

1 0 -1 -2 -3

EF-WB-MC

1 0 -1 -2 -3 -4

EF-WB-ON

IF 1- 1 CH 1- 1 STK RR CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0133+476.UVSUB.1

PLot file version 5 created 01-FEB-2003 17:32:40

1 0 -1 -2 -3

EF-WB-MC

0 -2 -4

EF-WB-ON

IF 2- 2 CH 1- 1 STK RR CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0133+476.UVSUB.1

PLot file version 6 created 01-FEB-2003 17:32:40

1 0 -1 -2 -3 -4

EF-WB-MC

2 0 -2 -4

EF-WB-ON

IF 3- 3 CH 1- 1 STK RR CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0133+476.UVSUB.1

PLot file version 7 created 01-FEB-2003 17:32:40

1 0 -1 -2 -3 -4

EF-WB-MC

2 0 -2 -4

EF-WB-ON

IF 4- 4 CH 1- 1 STK RR CC ver 0

Closure Phase vs Time for 0133+476.UVSUB.1

PLot file version 8 created 01-FEB-2003 17:32:41

1 0 -1 -2 -3 -4

EF-WB-MC

4 2 0 -2 -4

EF-WB-ON