Tsys vs UTC time for eh013.MSORT.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 4

Plot file version 1 created 01-JUN-2004 15:46:24

1 EF IF 1R

0.15 0.10 0.05 1 EF IF 1L

0.15 0.10 0.05 1 EF IF 2R

0.15 0.10 0.05 1 EF IF 2L

0.15 0.10 0.05 1 EF IF 3R

0.15 0.10 0.05 1 EF IF 3L

Kilo Kelvin

0.15 0.10 0.05 1 EF IF 4R

0.15 0.10 0.05 1 EF IF 4L

0.15 0.10 0.05 2 WB IF 1R

0.10 0.08 0.06 2 WB IF 1L

TIME (HOURS)

06 08 10 12 14 16 18

0.10 0.08 0.06

Tsys vs UTC time for eh013.MSORT.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 4

Plot file version 2 created 01-JUN-2004 15:46:24

2 WB IF 2R

0.10 0.08 0.06 2 WB IF 2L

0.10 0.08 0.06 2 WB IF 3R

0.12 0.10 0.08 0.06 2 WB IF 3L

0.12 0.10 0.08 0.06 2 WB IF 4R

0.12 0.10 0.08 0.06 2 WB IF 4L

Kilo Kelvin

0.12 0.10 0.08 0.06 3 JB IF 1R

0.14 0.12 0.10 0.08 3 JB IF 1L

0.12 0.10 0.08 3 JB IF 2R

0.12 0.10 0.08 3 JB IF 2L

TIME (HOURS)

06 08 10 12 14 16 18

0.12 0.10 0.08

Tsys vs UTC time for eh013.MSORT.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 4

Plot file version 3 created 01-JUN-2004 15:46:25

3 JB IF 3R

0.14 0.12 0.10

3 JB IF 3L

0.14 0.12 0.10 0.08 3 JB IF 4R

0.14 0.12 0.10

3 JB IF 4L

0.12 0.10 0.08 4 ON IF 1R

0.12 0.10 0.08 0.06 4 ON IF 1L

Kilo Kelvin

0.08 0.06 0.04 4 ON IF 2R

0.14 0.12 0.10 0.08

4 ON IF 2L

0.08

0.06

0.04 4 ON IF 3R

0.20 0.15 0.10 0.05 4 ON IF 3L

TIME (HOURS)

06 08 10 12 14 16 18

0.08 0.06 0.04

Tsys vs UTC time for eh013.MSORT.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 4

Plot file version 4 created 01-JUN-2004 15:46:25

4 ON IF 4R

0.12 0.10 0.08 0.06

4 ON IF 4L

0.08

0.06

0.04

5 MC IF 1R

0.06

0.05

0.04

5 MC IF 1L

0.065 0.060 0.055 0.050 0.045 5 MC IF 2R

0.06

0.05

0.04

5 MC IF 2L

Kilo Kelvin

0.07 0.06 0.05

5 MC IF 3R

0.06

0.05

0.04

5 MC IF 3L

0.065 0.060 0.055 0.050 0.045 5 MC IF 4R

0.06 0.05 0.04

5 MC IF 4L

TIME (HOURS)

06 08 10 12 14 16 18

0.07 0.06 0.05

Tsys vs UTC time for eh013.MSORT.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 4

Plot file version 5 created 01-JUN-2004 15:46:25

6 NT IF 1R

0.06 0.05 0.04 0.03

6 NT IF 1L

0.05 0.04 0.03

6 NT IF 2R

0.06 0.05 0.04 0.03

6 NT IF 2L

0.06 0.05 0.04 0.03

6 NT IF 3R

0.06 0.05 0.04 0.03

6 NT IF 3L

Kilo Kelvin

0.06 0.05 0.04 0.03

6 NT IF 4R

0.055 0.050 0.045 0.040 0.035

6 NT IF 4L

0.06 0.05 0.04 0.03

8 UR IF 1L

0.90

0.85

0.80

8 UR IF 2L

TIME (HOURS)

06 08 10 12 14 16 18

0.90 0.85 0.80

Tsys vs UTC time for eh013.MSORT.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 4

Plot file version 6 created 01-JUN-2004 15:46:25

8 UR IF 3L

0.90

0.85

0.80

8 UR IF 4L

0.90

0.85 0.80

9 SH IF 1L 0.3 0.2 0.1 9 SH IF 2L 0.3 0.2 0.1 9 SH IF 3L 0.3 0.2 0.1 9 SH IF 4L

Kilo Kelvin

0.3 0.2 0.1 10 HH IF 1R

0.12 0.10 0.08 0.06 0.04

10 HH IF 1L

0.10 0.08 0.06

10 HH IF 2R

0.12 0.10 0.08 0.06 0.04

10 HH IF 2L

TIME (HOURS)

06 08 10 12 14 16 18

0.10 0.08 0.06 0.04

Tsys vs UTC time for eh013.MSORT.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 4

Plot file version 7 created 01-JUN-2004 15:46:25

10 HH IF 3R

0.10 0.08 0.06 0.04

10 HH IF 3L

0.10 0.08 0.06 0.04

10 HH IF 4R

0.12 0.10 0.08 0.06

10 HH IF 4L

Kilo Kelvin

TIME (HOURS)

06 08 10 12 14 16 18

0.10 0.08 0.06