1.2 0.8 0.4 0.0

200 -200

Plot file version 1 created 09-APR-2001 16:07:04 n01l1.MSORT.1 Freq = 1.6505 GHz, Bw = 8.000 MHz Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum IF range: 1 - 2 Timerange: 00/00:00:01 to 999/00:00:00 Antenna: * Stokes: R

EF MC NT

1.2 0.8 0.4 0.0

200 -200 ON TR JB

Channels/IF

0 50 100

1.2 0.8 0.4 0.0

200 -200 WB

Channels/IF

0 50 100

SH

Channels/IF

0 50 100

RO