Tsys vs UTC time for n04c1.UVAVG.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 8

Plot file version 1 created 30-MAR-2004 11:48:37

1 EF IF 1R

0.045 0.040 0.035 0.030 1 EF IF 1L

0.045 0.040 0.035 0.030 1 EF IF 2R

0.045 0.040 0.035 0.030 1 EF IF 2L

0.045 0.040 0.035 0.030 1 EF IF 3R

0.045 0.040 0.035 0.030 1 EF IF 3L

Kilo Kelvin

0.045 0.040 0.035 0.030 1 EF IF 4R

0.045 0.040 0.035 0.030 1 EF IF 4L

0.045 0.040 0.035 0.030 1 EF IF 5R

0.045 0.040 0.035 0.030 1 EF IF 5L

TIME (HOURS)

11 00 30 12 00 30 13 00 30

0.045 0.040 0.035 0.030

Tsys vs UTC time for n04c1.UVAVG.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 8

Plot file version 2 created 30-MAR-2004 11:48:37

1 EF IF 6R

0.045 0.040 0.035 0.030 1 EF IF 6L

0.045 0.040 0.035 0.030 1 EF IF 7R

0.045 0.040 0.035

1 EF IF 7L

0.045 0.040 0.035 0.030 1 EF IF 8R

0.045 0.040 0.035

1 EF IF 8L

Kilo Kelvin

0.045 0.040 0.035 0.030 2 WB IF 1R

0.085

0.080

0.075 2 WB IF 1L

0.085

0.080

0.075 2 WB IF 2R

0.088 0.086 0.084 0.082 0.080 0.078

2 WB IF 2L

TIME (HOURS)

11 00 30 12 00 30 13 00 30

0.088 0.086 0.084 0.082 0.080 0.078

Tsys vs UTC time for n04c1.UVAVG.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 8

Plot file version 3 created 30-MAR-2004 11:48:37

2 WB IF 3R

0.088 0.086 0.084 0.082 0.080 0.078

2 WB IF 3L

0.088 0.086 0.084 0.082 0.080 0.078

2 WB IF 4R

0.086 0.084 0.082 0.080 0.078 0.076

2 WB IF 4L

0.086 0.084 0.082 0.080 0.078 0.076

2 WB IF 5R

0.088 0.086 0.084 0.082 0.080 0.078

2 WB IF 5L

Kilo Kelvin

0.088 0.086 0.084 0.082 0.080 0.078

2 WB IF 6R

0.090

0.085

0.080

2 WB IF 6L

0.090

0.085

0.080

2 WB IF 7R

0.098 0.096 0.094 0.092 0.090 0.088

2 WB IF 7L

TIME (HOURS)

11 00 30 12 00 30 13 00 30

0.098 0.096 0.094 0.092 0.090 0.088

Tsys vs UTC time for n04c1.UVAVG.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 8

Plot file version 4 created 30-MAR-2004 11:48:37

2 WB IF 8R

0.115

0.110

0.105

2 WB IF 8L

0.115

0.110

0.105

3 JB IF 1R

0.058 0.056 0.054 0.052 0.050 3 JB IF 1L

0.060 0.058 0.056 0.054 0.052 3 JB IF 2R

0.058 0.056 0.054 0.052 0.050 3 JB IF 2L

Kilo Kelvin

0.060 0.058 0.056 0.054 0.052 3 JB IF 3R

0.056 0.054 0.052 0.050 0.048 3 JB IF 3L

0.054 0.052 0.050 0.048

3 JB IF 4R

0.056 0.054 0.052 0.050 0.048 3 JB IF 4L

TIME (HOURS)

11 00 30 12 00 30 13 00 30

0.054 0.052 0.050 0.048

Tsys vs UTC time for n04c1.UVAVG.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 8

Plot file version 5 created 30-MAR-2004 11:48:37

3 JB IF 5R

0.068 0.066 0.064 0.062 0.060

3 JB IF 5L

0.054 0.052 0.050

3 JB IF 6R

0.068 0.066 0.064 0.062 0.060

3 JB IF 6L

0.054 0.052 0.050

3 JB IF 7R

0.15 0.14 0.13

3 JB IF 7L

Kilo Kelvin

0.110 0.105 0.100 0.095

3 JB IF 8R

0.15 0.14 0.13

3 JB IF 8L

0.110 0.105 0.100 0.095

4 CM IF 1R 0.001

4 CM IF 1L

TIME (HOURS)

11 00 30 12 00 30 13 00 30

0.001

Tsys vs UTC time for n04c1.UVAVG.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 8

Plot file version 6 created 30-MAR-2004 11:48:37

4 CM IF 2R 0.001

4 CM IF 2L 0.001

4 CM IF 3R 0.001

4 CM IF 3L 0.001

4 CM IF 4R 0.001

4 CM IF 4L

Kilo Kelvin

0.001

4 CM IF 5R 0.001

4 CM IF 5L 0.001

4 CM IF 6R 0.001

4 CM IF 6L

TIME (HOURS)

11 00 30 12 00 30 13 00 30

0.001

Tsys vs UTC time for n04c1.UVAVG.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 8

Plot file version 7 created 30-MAR-2004 11:48:37

4 CM IF 7R 0.001

4 CM IF 7L 0.001

4 CM IF 8R 0.001

4 CM IF 8L 0.001

5 ON IF 1R

0.12 0.10 0.08

5 ON IF 1L

Kilo Kelvin

0.12 0.10 0.08 0.06

5 ON IF 2R

0.12 0.10 0.08

5 ON IF 2L

0.12 0.10 0.08 0.06

5 ON IF 3R

0.12 0.10 0.08

5 ON IF 3L

TIME (HOURS)

11 00 30 12 00 30 13 00 30

0.10 0.08 0.06

Tsys vs UTC time for n04c1.UVAVG.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 8

Plot file version 8 created 30-MAR-2004 11:48:37

5 ON IF 4R

0.12 0.10 0.08

5 ON IF 4L

0.10 0.08 0.06

5 ON IF 5R

0.12 0.10 0.08

5 ON IF 5L

0.10 0.08 0.06

5 ON IF 6R

0.12 0.10 0.08

5 ON IF 6L

Kilo Kelvin

0.10 0.08 0.06

5 ON IF 7R

0.14 0.12 0.10 0.08

5 ON IF 7L

0.10 0.08 0.06

5 ON IF 8R

0.14 0.12 0.10 0.08

5 ON IF 8L

TIME (HOURS)

11 00 30 12 00 30 13 00 30

0.10 0.08 0.06

Tsys vs UTC time for n04c1.UVAVG.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 8

Plot file version 9 created 30-MAR-2004 11:48:37

6 MC IF 1R

0.048 0.047 0.046 0.045

6 MC IF 1L

0.049

0.048

0.047

6 MC IF 2R

0.048 0.047 0.046 0.045

6 MC IF 2L

0.049

0.048

0.047

6 MC IF 3R

0.049 0.048 0.047 0.046 0.045

6 MC IF 3L

Kilo Kelvin

0.050 0.049 0.048 0.047

6 MC IF 4R

0.049 0.048 0.047 0.046 0.045

6 MC IF 4L

0.050 0.049 0.048 0.047

6 MC IF 5R

0.050

0.048

0.046

6 MC IF 5L

TIME (HOURS)

11 00 30 12 00 30 13 00 30

0.051 0.050 0.049 0.048 0.047

Tsys vs UTC time for n04c1.UVAVG.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 8

Plot file version 10 created 30-MAR-2004 11:48:37

6 MC IF 6R

0.050 0.048 0.046

6 MC IF 6L

0.051 0.050 0.049 0.048 0.047

6 MC IF 7R

0.050 0.049 0.048 0.047

6 MC IF 7L

0.058 0.057 0.056

6 MC IF 8R

0.050 0.049 0.048 0.047

6 MC IF 8L

Kilo Kelvin

0.058 0.057 0.056

7 NT IF 1R

0.029 0.028 0.027

7 NT IF 1L

0.042 0.041 0.040

7 NT IF 2R

0.029 0.028 0.027

7 NT IF 2L

TIME (HOURS)

11 00 30 12 00 30 13 00 30

0.042 0.041 0.040

Tsys vs UTC time for n04c1.UVAVG.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 8

Plot file version 11 created 30-MAR-2004 11:48:37

7 NT IF 3R

0.034 0.033 0.032

7 NT IF 3L

0.043 0.042 0.041 0.040

7 NT IF 4R

0.034 0.033 0.032

7 NT IF 4L

0.043 0.042 0.041 0.040

7 NT IF 5R

0.048

0.046

0.044

7 NT IF 5L

Kilo Kelvin

0.048

0.046

0.044

7 NT IF 6R

0.048

0.046

0.044

7 NT IF 6L

0.048

0.046

0.044

7 NT IF 7R

0.069 0.068 0.067 0.066

7 NT IF 7L

TIME (HOURS)

11 00 30 12 00 30 13 00 30

0.146 0.144 0.142 0.140 0.138

Tsys vs UTC time for n04c1.UVAVG.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 8

Plot file version 12 created 30-MAR-2004 11:48:37

7 NT IF 8R

0.069 0.068 0.067 0.066

7 NT IF 8L

0.146 0.144 0.142 0.140 0.138

8 TR IF 1R

0.085 0.080 0.075

8 TR IF 1L

0.11 0.10 0.09 0.08

8 TR IF 2R

0.085 0.080 0.075

8 TR IF 2L

Kilo Kelvin

0.11 0.10 0.09 0.08

8 TR IF 3R

0.085 0.080 0.075

8 TR IF 3L

0.090 0.085 0.080

8 TR IF 4R

0.085 0.080 0.075

8 TR IF 4L

TIME (HOURS)

11 00 30 12 00 30 13 00 30

0.090 0.085 0.080

Tsys vs UTC time for n04c1.UVAVG.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 8

Plot file version 15 created 30-MAR-2004 11:48:37

10 SH IF 5L

0.17

0.16

0.15

10 SH IF 6L

0.17

0.16

0.15

10 SH IF 7L

0.19 0.18 0.17

10 SH IF 8L

0.19 0.18 0.17

11 HH IF 1R

0.080 0.075 0.070 0.065

11 HH IF 1L

Kilo Kelvin

0.070 0.065 0.060 0.055 11 HH IF 2R

0.080 0.075 0.070 0.065

11 HH IF 2L

0.070 0.065 0.060 0.055 11 HH IF 3R

0.080 0.075 0.070 0.065

11 HH IF 3L

TIME (HOURS)

11 00 30 12 00 30 13 00 30

0.075 0.070 0.065 0.060 0.055

Tsys vs UTC time for n04c1.UVAVG.1 TY 1 Rpol & Lpol IF 1 - 8

Plot file version 16 created 30-MAR-2004 11:48:37

11 HH IF 4R

0.080 0.075 0.070 0.065

11 HH IF 4L

0.075 0.070 0.065 0.060 0.055 11 HH IF 5R

0.085 0.080 0.075 0.070 0.065

11 HH IF 5L

0.075 0.070 0.065 0.060 0.055 11 HH IF 6R

0.085 0.080 0.075 0.070 0.065

11 HH IF 6L

Kilo Kelvin

0.075 0.070 0.065 0.060 0.055 11 HH IF 7R

0.085 0.080 0.075 0.070 0.065

11 HH IF 7L

0.08

0.07

0.06

11 HH IF 8R

0.085 0.080 0.075 0.070 0.065

11 HH IF 8L

TIME (HOURS)

11 00 30 12 00 30 13 00 30

0.08

0.07

0.06