IF 1 CHAN 1 - 1024 STK LL

Ampltude andPhase vs Time for rah2.MSORT.1 Vect aver. CL # 3

PLot file version 1 created 23-SEP-2004 17:27:47

15 10 5 0

WB - TR ( 1 - 2 )

100 0 -100

Janskys

15 10 5 0

WB - ON ( 1 - 3 )

100 0 -100 15 10 5 0

WB - CM ( 1 - 4 )

Degrees

TIME (HOURS)

15 16 17 18 19 20 21

100 0 -100

IF 1 CHAN 1 - 1024 STK RR

Ampltude andPhase vs Time for rah2.MSORT.1 Vect aver. CL # 3

PLot file version 2 created 23-SEP-2004 17:28:16

15 10 5 0

WB - TR ( 1 - 2 )

100 0 -100

Janskys

15 10 5 0

WB - ON ( 1 - 3 )

100 0 -100 15 10 5 0

WB - CM ( 1 - 4 )

Degrees

TIME (HOURS)

15 16 17 18 19 20 21

100 0 -100