Plot file version 1 created 23-SEP-2004 11:41:07 Amplitude vs UV dist for J0645+213.MULTI.1 Source:J0645+213 Ants * - * Stokes I IF# 1 Chan# 1

Freq = 1.4560 GHz, Bw = 4.000 MHz

MilliJanskys

Mega Wavlngth

0 5 10 15 20 25

700

600

500

400

300

200

100

0